3000

2000

1000

0

Total chlorine (parts per trillion)

16.4%

31.9%

21.4%

10.3%

8.7%

6.7%

Methyl Chloroform 0.5% Other gases 3.3, 4.2% CFC-113 HCFCs

CFC-11

CFC-12

Methyl Chloride

Carbon Tetrachloride

Chlorine Source Gases

3300 ppt

Natural sources

Ozone-depleting substances (ODSs)

Human-activity sources

7.0% 3.9% 11.4%

22.2%

29.5%

15.1%

7.6%

1996 2012

3600 ppt