280 270 260 250 240 230 220 2010

2005

2000

1995

1990

CFC-11

NOAA AGAGE UEA (S.H.)

A1 (2010) A1 (2006)

18 17 16 15 14 2010

2005

2000

1995

1990

CFC-114

25 20 15 10 5 0 2010

2005

2000

1995

1990

HCFC-141b

Global surface mole fraction (pmol mol,^{-1}parts per trillion, or ppt)

550 540 530 520 510 500 490 480 2010

2005

2000

1995

1990

CFC-12

10 9 8 7 6 5 4 2010

2005

2000

1995

1990

CFC-115

25 20 15 10 5 0 2010

2005

2000

1995

1990

HCFC-142b

85 80 75 70 65 2010

2005

2000

1995

1990

CFC-113 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 2010

2005

2000

1995

1990

CFC-112

HCFC-133a CFC-113a

CFC-112a